!P^! !! !P !

! !P ! ! !P !P !

!

((

! ! !P

!P !P

!P !P !P

NARVIK 3.0 mm/a

VIGO 2.2 mm/a

RATAN 2.1 mm/a

ESBJERG 1.0 mm/a

BREST 0.8 mm/a

LAGOS 2.2 mm/a

AARHUS 1.5 mm/a

BERGEN 2.5 mm/a

OOSTENDE 1.0 mm/a

DUBLIN 1.6 mm/a

NEWLYN 0.8 mm/a

TRIEST 1.3 mm/a GENOVA 1.3 mm/a

HEIMSJO 2.9 mm/a

CASCAIS 1.4 mm/a

MARSEILLE 1.0 mm/a

HELSINKI 2.1 mm/a

ABERDEEN 1.2 mm/a

SWINOUJSCIE 1.0 mm/a

STOCKHOLM 1.5 mm/a

WARNEMUNDE 1.2 mm/a

NORTH SHIELDS 1.9 mm/a

VENEZIA 2.6 mm/a

-10°

-20°

-30°

0°

0°

10°

10°

20°

20° 30°

30°

40° 50°

40°

40°

50°

50°

60°

60°

-10°

-30° 50°

Tide gauge with observation record of at least

!P^{100 years}

(reference station)

(( 50 years

(reference station)

! 50 years